import { StatusNote } from "./ui/StatusNote";

interface BackendDownNoticeProps {
  className?: string;
}

// 后端不可达时的统一提示（多个页面 backend-down 分支复用）。
export function BackendDownNotice({ className }: BackendDownNoticeProps) {
  return (
    <StatusNote
      variant="danger"
      title="无法连接后端服务"
      role="alert"
      className={className}
    >
      请确认后端 API 已启动后刷新本页。
    </StatusNote>
  );
}
